المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

دراسات حالة

1) بروتوكول HSRP الأصلي عبر LANE

2) HSRP عبر الموجهات خلف LANE

3) بيئة مختلطة

القرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

الغرض من هذا المستند هو توضيح المشاكل التي قد تتم مواجهتها عند تنفيذ بروتوكول موجه الاستعداد السريع (HSRP) في بيئة محاكاة LAN (LANE). وهو يصف العديد من مواصفات HSRP عبر LANE ويوفر تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها لسيناريوهات مختلفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

في الخلاصة، يتمثل الغرض من بروتوكول HSRP في السماح للمضيفين في شبكة فرعية باستخدام موجه "ظاهري" واحد كموجه افتراضي تشارك الموجهات المتعددة إلى العبارة الافتراضية في بروتوكول HSRP من أجل إختيار الموجه النشط، والذي يفترض دور العبارة الافتراضية وموجه النسخ الاحتياطي في حالة فشل الموجه النشط. والنتيجة هي أن العبارة الافتراضية ستظهر دائما لأعلى حتى إذا تغير موجه الخطوة الأولى المادية. يمكن العثور على وصف كامل ل HSRP في RFC 2281 .

تم تصميم HSRP للاستخدام عبر شبكات LAN ذات الوصول المتعدد أو البث المتعدد أو القدرة على البث (بشكل خاص إيثرنت أو Token Ring أو واجهة البيانات الموزعة عبر الألياف [FDDI] ). لذلك، يجب أن تعمل HSRP بشكل جيد عبر ATM LANE.

وقد تنشأ عدة حالات تنطوي على التفاعل بين HSRP و LANE:

1. بما أن برنامج Cisco IOS® الإصدار 11.2، يمكن أن تعمل HSRP "بشكل طبيعي" عبر LANE . في هذه الحالة، يتم تكوين أوامر الاستعداد مباشرة على واجهات ATM الفرعية حيث يتواجد عملاء محاكاة LAN (LECs). انظر الايضاح التالي.

2. هناك أيضا مثيل يتم فيه تكوين HSRP على واجهات LAN، ولكن يتم تضمين جزء من الشبكة الفرعية عبر سحابة LANE. ويتم تحقيق ذلك بواسطة الوسيط من محول شبكة LAN مع واجهة ATM (مثل Cisco Catalyst 5000 مع وحدة LANE النمطية). انظر الايضاح التالي.

3. وأخيرا، هناك حالة "هجينة" حيث تكون بعض موجهات HSRP متصلة ب LANE والبعض الآخر على شبكة LAN خلف محول شبكة LAN.

دراسات حالة

1) بروتوكول HSRP الأصلي عبر LANE

تقوم الموجهات المشاركة في HSRP بإرسال الحزم "hello" عبر وسيط البث للتعرف على بعضها البعض واختيار الموجهات النشطة والاحتياطية. يتم إرسال هذه الحزم إلى عنوان البث المتعدد 224.0.0.2 مع وجود مدة البقاء (TTL) من 1 وعنوان MAC للوجهة للبث المتعدد من 0100 5E00002.

لا تطرح LANE أية مشاكل جديدة هنا لذلك لا تزال التفاصيل الموضحة في RFC 2281 تنطبق من خلال تبادل حزم الترحيب والانقلاب والاستقالة، ويتم إختيار الموجهات النشطة والاحتياطية.

يتم إرسال حزم HELLO عبر البث والخادم غير المعروف (BUS) وما يلي هو ما ستكشف عنه حزمة تصحيح أخطاء ATM (على الدائرة الظاهرية لإعادة التوجيه للبث المتعدد [VC]) وتصحيح الأخطاء في وضع الاستعداد:

Medina#show run

[snip]interface ATM3/0.1 multipoint

ip address 1.1.1.3 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

lane client ethernet HSRP

standby 1 ip 1.1.1.1

[snip]

Medina#show lane client

LE Client ATM3/0.1  ELAN name: HSRP  Admin:

up  State: operational

Client ID: 2

LEC up for 14 minutes 34 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 7

Last Fail Reason: Config VC being released

HW Address: 0050.a219.5c54   Type: ethernet

Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000000604799FD01.0050A2195C54.01

VCD  rxFrames  txFrames  Type      ATM Address

0        0         0  configure  47.00918100000000604799FD01.00604799FD05.00

12        1         3  direct     47.00918100000000604799FD01.00604799FD03.01

13        2         0  distribute 47.00918100000000604799FD01.00604799FD03.01

14        0       439  send       47.00918100000000604799FD01.00604799FD04.01

15       453        0  forward    47.00918100000000604799FD01.00604799FD04.01

Medina#show atm vc 15

ATM3/0.1: VCD: 15, VPI: 0, VCI: 40

UBR, PeakRate: 149760

LANE-LEC, etype:0xE, Flags: 0x16C7, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 601, OutPkts: 0, InBytes: 48212, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 0

interface =  ATM3/0.1, call remotely initiated,

call reference = 8388610

vcnum = 15, vpi = 0, vci = 46, state = Active(U10)

, multipoint call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Root Atm Nsap address: 47.00918100000000604799FD01.00604799FD04.01

, VC owner: ATM_OWNER_UNKNOWN

من المهم النظر إلى ما يستلمه عميل محاكاة LAN (LEC) عبر الحافلة (على سبيل المثال، من خلال البث المتعدد للأمام):

Medina#debug atm packet

interface atm 3/0.1 vcd 15

ATM packets debugging is on

Displaying packets on interface ATM3/0.2 VPI 0, VCI 46 only

Medina#debug standby

Hot standby protocol debugging is on

*Feb 18 06:36:05.443: SB1:ATM3/0.1 Hello in 1.1.1.2

Active pri 110 hel 3 hol 10 ip 1.1.1.1

*Feb 18 06:36:08.007: SB1:ATM3/0.1 Hello out 1.1.1.3

Standby pri 100 hel 3 hol 10 ip 1.1.1.1

*Feb 18 06:36:08.439: ATM3/0.1(I):

VCD:0xF VPI:0x0 VCI:0x40 Type:0xE, LANE, ETYPE:0x000E

LECID:0x0004 Length:0x4A

*Feb 18 06:36:08.439: 0004 0100 5E00 0002 0000 0C07

AC01 0800 45C0 0030 0000 0000 0111 D6F8 0101

*Feb 18 06:36:08.443: 0102 E000 0002 07C1 07C1 001C

AAEE 0000 1003 0A6E 0100 6369 7363 6F00 0000

*Feb 18 06:36:08.443: 0101 0101 0001 0001 000C

ويترجم هذا التفريغ السداسي العشري إلى ما يلي:

VCD:0xF VPI:0x0 VCI:0x28: VCD number 15, VPI=0 and VCI=400

004: LECID from the sender of the packet

0100 5E00 0002: Destination MAC address for HSRP hellos

0000 0C07 AC01: Virtual MAC address of HSRP (the last octet is actually the standby group number)

0800: Type = IP

45C0 0030 0000 0000 0111 D6F8: IP header - UDP packet

0101 0102: Source IP = 1.1.1.2

E000 0002: Destination IP = 224.0.0.2

07C1 07C1 001C AAEE: UDP header - Source & Destination ports = 1985

00: HSRP version 0

00: Hello packet (type 0)

10: State (of the sender) is Active (16)

03: Hellotime (3 sec)

0A: Holdtime (10 sec)

6E: Priority = 110

01: Group

00: Reserved

6369 7363 6F00 0000: Authentication Data

0101 0101: Virtual IP address = 1.1.1.1

ما هو جدير بالملاحظة هو أن حزم الترحيب يتم الحصول عليها من قبل الموجه النشط مع الفعلي {upper}mac address (VMAC) كمصدر {upper}mac address-هذا مرغوب لأن يعلم جسر (مفتاح) أن يرسل هذا ربط سيقوم بتحديث المحتوى-addressable ذاكرة (حدبة) طاولة مع المكان المناسب من VMAC.

يقع مفتاح HSRP ضمن التخطيط بين عنوان IP وعنوان MAC.

في أبسط تعبير، يرتبط عنوان IP الظاهري بشكل دائم إلى {upper}mac address الافتراضي والجانب الوحيد الذي يدعو للقلق بشأنه هو أن المحولات تعرف دائما أين يقع عنوان MAC الظاهري هذا. وهذا مضمون لأن الخوذ يتم الحصول عليها من VMAC.

Medina#show standby

ATM3/0.1 - Group 1

Local state is Standby, priority 100

Hellotime 3 holdtime 10

Next hello sent in 00:00:00.006

Hot standby IP address is 1.1.1.1 configured

Active router is 1.1.1.2 expires in 00:00:08

Standby router is local

Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac01

خيار آخر هو أن تستخدم الموجهات عناوين IP التي تم نسخها بالكامل (إستخدام الاستعداد) المعينة إلى عنوان IP الظاهري. في هذه الحالة، يتغير التعيين بين عنوان IP الظاهري وعنوان MAC عبر الوقت - يرسل الموجه النشط حديثا بروتوكول تحليل العنوان (ARP) للإعلان عن تخطيط عنوان IP إلى MAC الظاهري الجديد. ARP هو ببساطة إستجابة ARP غير مطلوبة.-

ملاحظة: قد لا تفهم بعض حزم IP (الأقدم) ARP.

Medina#show standby

ATM3/0.1 - Group 1

Local state is Standby, priority 100, use bia

Hellotime 3 holdtime 10

Next hello sent in 00:00:02.130

Hot standby IP address is 1.1.1.1 configured

Active router is 1.1.1.2 expires in 00:00:09

Standby router is local

Standby virtual mac address is 0050.a219.5c54

ملاحظة: لتقديم LANE، يتمثل المفتاح في أنه يجب أن يكون هناك حساب لتعيين عنوان VMAC إلى شبكة-خدمة-نقطة الوصول (NSAP) على رأس تخطيط عنوان IP إلى MAC الظاهري. يتم حل هذا التخطيط ببساطة من خلال عملية بروتوكول تحليل عنوان محاكاة الشبكة المحلية (LAN-ARP): يستخدم LEC الذي يرغب في إرسال حركة مرور البيانات إلى البوابة النشطة LE-ARP ل VMAC (أو MAC الفعلي إذا كان يستخدم عنوان MAC المحترق [BIA]).

ضع في الاعتبار الآن ما يحدث عندما يصبح موجه جديد نشطا: لكي يتم إعلام مراكز التحكم في الوصول (LECs) بالموقع الجديد للعبارة النشطة (تعيين VMAC إلى NSAP جديد)، يجب تعديل جدول LE-ARP. وبشكل افتراضي، تنتهي مهلة إدخالات بروتوكول حل العناوين (LE-ARP) كل خمس دقائق، ولكن في معظم الحالات، يكون الاعتماد على هذه المهلة أمرا غير مقبول، ويجب أن يكون التقارب أسرع. يعتمد الحل على ما إذا كان LEC يفترض أن حالة Active الجديدة تقوم بتشغيل LANE الإصدار 1 أو الإصدار 2 (راجع ATM Forum.com للاطلاع على مواصفات LANE):

- LANE الإصدار 1

عندما يصبح الموجه نشطا، بالإضافة إلى الخطوات الموضحة في RFC 2281 ، فإنه يرسل LE-NARP لجعل عنوان VMAC إلى NSAP الجديد معروفا. وفقا لمواصفات LANE، يجوز لمركز القانون البيئي عند إستلام عنوان LE-NARP أن يختار مسح أو تحديث إدخال LE-ARP المتوافق مع عنوان MAC. الإتجاه داخل Cisco هو اعتماد نهج أكثر تحفظا واختيار مسح إدخال LE-ARP - وهذا سوف يتسبب في إعادة LEC إلى LE-ARP على الفور دون الاضطرار إلى الانتظار حتى انتهاء مهلة الخمس دقائق.

ملاحظة: قد يتسبب هذا الحل في مشكلة التوافق الموضحة أدناه.

- LANE الإصدار 2

وفي الإصدار 2 من LANE، تم تخفيف بعض أوجه القصور في الإصدار 1 من LANE: فقد حل محل LE-NARP الهدف LE-ARP والمصدر غير المصدر LE-NARP. قد ينظر إلى LE-ARP الهدف كوسيلة للإعلان عن روابط جديدة في حين أن الغرض من LE-NARP غير المصدر هو جعل ربط عنوان MAC إلى NSAP موجود قديم. الطريقة هذا يكون طبقت أن إن يغير مسحاج تخديد من وضع الاستعداد إلى وضع نشط، يرسل هو هدف LE-ARP (هذا يكون استعملت أن يعلن عن تعيين MAC إلى NSAP) وإن هو تغير من نشط إلى وضع الاستعداد، هو يرسل لا مصدر LE-NARP (هذا يكون استعملت أن يقدم ربط MAC إلى NSAP قديم).

مشكلة - قابلية التشغيل البيني

وهناك مشكلة تنشأ في كثير من الأحيان بالقدر الكافي لاستحقاق فحص أكثر تعمقا. تنص مواصفات LANE الإصدار 1 على أنه يجب على LE-NARP تحديد "الربط القديم"، والذي يتم جعله قديما من خلال تحديد عنوان NSAP (T-NSAP) للهدف (القديم). عادة، لا تحتفظ الموجهات المشاركة في HSRP بتوجيهات البيانات بين بعضها البعض.

لذلك، لا يعرف الموجه النشط حديثا هذه المعلومات وسيختار عدم إكمال هذا الحقل لأنه لا يعرف أفضل. هذا انتهاك بسيط للمواصفات وسوف يتجاهل بعض الموردين هذه الحزم إذا كان حقل عنوان T-NSAP كله أصفار. ولسوء الحظ، لا يوجد حل بديل لهذا الإجراء - إذا تم تجاهل برنامج LE-NARP، فاعتمد على مهلة برنامج LE-ARP (عادة خمس دقائق) قبل التعرف على الربط الصحيح.

عندما يتم إرسال LE-ARP أو LE-NARP مع حقل عنوان T-NSAP من كل الأصفار، يطلق عليه "هدف". وكما رأينا أعلاه، ومع ظهور الإصدار 2 من LANE (والبروتوكول المتعدد عبر ATM [MPOA])، أصبح هذا المعيار هو المعيار ولم تعد المشكلة قائمة.

وهذا ما يتم في الإصدار 1 من LANE حيث قد تنشأ المشاكل:

- إذا كان الموجه يعرف "الربط القديم"، فقد يتبع المواصفات أيضا. يتم أخذ هذه الأخطاء الآن على Control Distribute VC:

ATM0/0.1(I):

VCD:0xD Type:0x6, LANE, ETYPE:0x0006 LECID:0xFF00 Length:0x70

FF00 0101 0008 0000 0000 0018 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0C07

AC01 4700 9181 0000 0000 101F 2D68 0100 50A2 195C 5401 0000 0000 4700 9181

0000 0000 101F 2D68 0100 102F FBA4 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

FF00: Marker = Control Frame

0101: ATM LANE version 10

008: Op-code = LE_NARP_REQUEST

0000: Status

0000 0018: Transaction ID0003: Requester LECID0000: Flags

0000 0000 0000 0000: Source LAN destination

(not used for an LE-NARP)

0001 0000 0C07 AC01: Target LAN destination

(the 0001 indicates a MAC address as opposed to a route descriptor)

4700 9181 0000 0000 101F 2D68 0100 50A2 195C 5401: Source NSAP address

(new NSAP address to be bound)

0000 0000: Reserved

4700 9181 0000 0000 101F 2D68 0100 102F FBA4 0101: Target NSAP address

(old NSAP address to be rendered obsolete)

- وإذا لم تكن تعرف "الربط القديم"، فإنها تبذل قصارى جهدها وتعلن على الأقل عن الربط الجديد:

ATM0/0.1(I):

VCD:0xD Type:0x6, LANE, ETYPE:0x0006 LECID:0xFF00 Length:0x70

FF00 0101 0008 0000 0000 0014 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0C07

AC01 4700 9181 0000 0000 101F 2D68 0100 50A2 195C 5401 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

ملاحظة: عنوان T-NSAP فارغ هذه المرة.

ومرة أخرى، يكون السلوك ضمن المواصفات تماما عند إستخدام عملاء LANE الإصدار 2.

ملاحظة: يدعم البرنامج MPOA أيضا الإصدار 2 من LANE.

تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها

يجب ألا يؤدي بروتوكول HSRP الأصلي عبر LANE إلى حدوث مشاكل كثيرة جدا بخلاف مشكلة قابلية التشغيل البيني المحتملة بسبب خلو LE-NARP من T-NSAP.

إذا كانت الموجهات تواجه صعوبة في تحديد ما إذا كانت نشطة أو في وضع الاستعداد، فاستخدم الأمر debug standby لمعرفة ما إذا كانت الموجهات مرئية على كلا الجانبين. إذا لم تكن هناك مساحة، فعندئذ قد لا يكون الناقل يقوم بإعادة توجيه الحزم بشكل صحيح.

2) HSRP عبر الموجهات خلف LANE

ويصبح الموقف أكثر تعقيدا عندما يتم تكوين HSRP على واجهات LANE للموجهات الموجودة خلف سحابة LANE، كما هو موضح في الشكل 2.

ملاحظة: يوضح هذا الشكل بشكل منطقي حقيقة أن الموجه غير ATM مرفق. لا يلزم بالضرورة أن يكون في جهاز منفصل عن محول الشبكة المحلية (وحدة نمطية للتحويل والتوجيه [RSM] في cisco Catalyst 5000 تقع ضمن هذه الحالة).

ومرة أخرى، تنشأ الصعوبة نتيجة لتعيين عنوان عنوان MAC إلى عنوان NSAP الذي تفرضه LANE. وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، عند محولات VMAC إلى جهاز (عندما يصبح موجه جديد نشطا) يتوافق مع عنوان NSAP آخر، يجب إعلام جميع الأجهزة المتصلة بسحابة LANE. ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة إلى حد ما في HSRP الأصلي عبر بيئة LANE باستخدام LE-NARP (أو LE-ARP الهدف).

المشكلة في هذه الحالة الثانية أن ليس ال lecS يعرف أن أي طبقة 3 معلومة (IP)، هم فقط صمموا أن يجسر ربط بين إثنان وسطى مختلف (ال LAN و ATM).

على سبيل المثال، في الشكل 2، إذا أصبح الموجه 2 نشطا فجأة، فسيكون من المرغوب فيه أن يقوم المحول LAN Switch 2 بإعلام جميع الأجهزة المتصلة بسحابة ATM (LANE) حول تعيين VMAC إلى NSAP الجديد. يقال إن ال lec في lan مفتاح 2 يكون وكيل ل all the mac address أن يكون وراءه. يجب أن تقوم الأجهزة الموجودة عبر LANE الراغبة في إرسال حركة مرور البيانات إلى عناوين MAC هذه من خلال إعداد توجيه البيانات باتجاه مركز LEC هذا. بديهيا، يمكن ان يعتقد ان هذه لن تكون مشكلة كبيرة، فحالما يتخذ المسحاج تخديد 2 الدولة النشطة، انها سوف تبدا الاستعانة ب VMAC المصدر عنوان MAC. حيث يمكن حينئذ لجميع محولات الشبكة المحلية حينئذ التعرف على هذه المعلومات وسيتلتقي كل العناصر معا بشكل سريع. ويصدق هذا على بيئات غير LANE، ولكن LANE خاص للسبب التالي:

في LANE، يمكن عادة إرسال حزمة البيانات من خلال مسارين:

- البيانات المباشرة إذا كانت هذه الحزمة عبارة عن بث أحادي تم تعيين الوجهة له إلى NSAP معروف وإذا كان قد تم إنشاء البيانات-direct بالفعل.

- الحافلة المخصصة للوحدين المجهولين والأقطاب المتعددة.

لذلك، ال نفسه {upper}mac address سيصدر ربط أن يكون إستلمت ب lan مفتاح عبر إثنان ممر مختلف. حيث تصل الأقطار المتعددة و الأحادية المجهولة عن طريق الناقل بينما تصل الأقطار الأحادية المعروفة عن طريق البيانات الموجبة. إذا لم يتم إجراء أي جهد معين، فإن محول شبكة LAN سيستمر في التعرف على عنوان MAC هذا إما عبر بيانات مباشرة أو عبر الناقل وفقا لآخر حزمة مستلمة. هذا غير مرغوب لأن الناقل يجب أن يستخدم فقط لإرسال الحزم للوحدات الأحادية أو المتعددة غير المعروفة. في هذه المرحلة، لا شيء يتعلمه الباص، ولكن في الواقع، إختاروا ما يلي:

Packets received over the BUS are marked with the Conditional Learn (CL)

bit set to 1(this bit is in a control overhead specific to Cisco LAN switches). The LAN switch

will only update its CAM table with this entry if it does not already have an entry for this

MAC address (in this VLAN). The idea is that if a switch receives a packet from a source

that it does not know about, at least it will now know that it is located somewhere across

the LANE cloud. Future packets for that MAC address will be forwarded to the BUS only as

opposed to being flooded in the entire VLAN.

للعودة إلى المثال، من الآمن افتراض أن جميع مراكز LEC في هذا ELAN على دراية بالفعل بتعيين VMAC-NSAP للموجه 1 قبل عندما يصبح الموجه 2 نشطا. كل lan يعرف مفتاح أيضا ال VMAC خلف lan مفتاح 1. عندما يصبح الموجه 2 نشطا ويصدر حزم HELLO، يتم إعادة توجيه هذه الحزم إلى سحابة LANE عبر الناقل. لذلك، ما من ال lan مفتاح يستطيع حدثت CAM طاولة مع هذا معلومة جديد وكل ربط يرسل إلى هذا VMAC سئ وجهت إلى أن ال lan مفتاح "ينسى" حول هذا مدخل (التقصير شيخوخة يكون خمسة دقائق).

ملاحظة: قد يتم في الواقع فقد الاتصال بشكل عام لمدة تصل إلى 10 دقائق نظرا لأن وحدة توقيت تقادم LE-ARP على وحدات التحكم في الوصول عن بعد (LECs) تبلغ أيضا خمس دقائق بشكل افتراضي. سيساعدك تقليل مؤقت الشيخوخة لعناوين MAC، ولكنه لا يعمل على حل المشكلة بالفعل.

وهناك حلان لهذا:

1. إذا كانت محولات LAN ليست من Cisco، فارجع إلى طريقة موصوفة أعلاه: باستخدام عنوان النسخ على قرص مضغوط. إن يستعمل المسحاج تخديد فقط {upper}mac address أن يصدر ال مرحبا ربط وأن الفعلي عنوان يغير يخطط كلما مفتاح يقع، هناك ما من إرتباك يمكن بالنسبة إلى حيث هذا {upper}mac address يكون حددت.

2. إن يكون LAN مفتاح cisco مادة حفازة، بعد ذلك استعملت ال VMAC بسبب التعديلات يزود ب ال DDTS) يعالج في cisco بق id CSCdj58719 (يسجل زبون فقط) و CSCdj60431 (يسجل زبون فقط).

من حيث الجوهر، عندما يفترض الموجه الحالة النشطة، بالإضافة إلى ARP (إستجابة ARP غير المرغوب فيها) التي يرسلها وفقا ل RFC 2281، يرسل الموجه ARP ثان مع عنوان MAC للوجهة 0100.0CCD.CDCD. عندما يستلم Cisco Catalyst هذا ربط هو يعمل إثنان أمر:

- هو يمسح ال LE-ARP مدخل هو ل ال VMAC.

- إنه يعلم ال VMAC عبر الحافلة.

ولهذا السبب، لم تعد هناك إدخالات LE-ARP قديمة في مراكز التحكم في الوصول (LECs) المختلفة، كما تم نشر الموقع الجديد ل VMAC إلى جميع المحولات (على سبيل المثال، خارج سحابة LANE). لكي يعمل هذا بشكل صحيح، يجب تلبية الحد الأدنى من متطلبات البرامج التالية:

- يجب أن تحتوي الموجهات على برنامج CISCO IOS الإصدار 11.1(24) أو الإصدار 11.2(13) على الأقل أو جميع الإصدار 12.0.

- يجب أن تحتوي وحدات LANE النمطية على الإصدار 3.2(8) على الأقل. تكون الإصدارات 11.3W4 والإصدارات الأحدث مقبولة.

توصي Cisco باستخدام أحدث البرامج.

3) بيئة مختلطة

هناك مسألة أخيرة يمكن أن تظهر في البيئات المختلطة. بافتراض السيناريو الوارد أعلاه وإضافة جهاز طرفي ل LANE متصل مباشرة (الموجه أو محطة العمل)، يلزم إعلام الجهاز الطرفي بتغيير موقع البوابة النشطة بالطريقة نفسها التي كانت عليها في السيناريو 1. إذا كان الموجه النشط حديثا متصلا خلف محول، فإن الحل الوحيد للمحول نفسه هو إرسال LE-NARP بالنيابة عن الموجه وهذا ما يجب القيام به بالضبط.

بالإضافة إلى الخطوات الموضحة أعلاه، إذا التقط محول Cisco Catalyst حزمة موجهة إلى 01000CCD CDCD، فإنه يرسل LE-NARP (بدون مصدر LE-NARP إذا كان يشغل الإصدار 2 من LANE)، والذي يكون غرضه الوحيد مسح ذاكرة LE-ARP المؤقتة ل VMAC.

القرار

وكما هو موضح، فإن مشروع HSRP عبر LANE يعمل بشكل جيد من حيث المبدأ، ولكن في ظل ظروف معينة، يمكن للمستخدمين أن يفقدوا الاتصال لفترات زمنية قصيرة إذا وقعوا في إحدى الثغرات المبينة أعلاه.

هام!: لضمان النجاح مع HSRP عبر LANE، اتبع التوصيتين التاليتين على الأقل:

- لكي تكون آمنة، يمكنك الترقية إلى أحدث إصدار على الأقل من برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.0.

- في بيئات موردي البيع المتعدد، من الأفضل إستخدام LANE الإصدار 2 أو العنوان المحترق لتجنب المشاكل.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم الفني - Cisco Systems