المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الميزات المدعومة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

إظهار الأوامر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل lan محاكاة يستعمل ال ATM مسحاج تخديد وحدة نمطية (ARM).

توفر لك تقنية الإدارة اللاسلكية القابلة للتكيف (ARM) موجه المحول متعدد الخدمات (MSR) Catalyst 8540 و 8510 MSR مع إمكانية الاتصال السريع بين مخططات شبكات الطبقة 2 والطبقة 3. عند تثبيت تقنية الإدارة اللاسلكية القابلة للتكيف (ARM)، لم تعد بحاجة إلى إختيار تقنية الطبقة 3 أو تقنية ATM، كما هو الحال غالبا مع تطبيقات المؤسسات والمناطق الحضرية. وبدلا من ذلك، يمكنك الحصول على كل من تقنيات الطبقة 3 و ATM في نفس هيكل موجه محول ATM متعدد الخدمات.

يوفر مادة حفازة 8510 أو 8540 MSR مزود بوظائف ARM التوصيل والتوجيه من إيثرنت إلى ATM ومن ATM إلى ATM.

توفر ARM قابلية التشغيل البيني بين وحدات واجهة تحويل الطبقة 3 المستخدمة في المادة حفازة 8510 أو 8540 CSR (موجه محول مجمع) ومهايئات منفذ ATM والوحدات النمطية للواجهة المستخدمة في هيكل Catalyst 8510 أو 8540 MSR. لذلك يمكنك دمج مهايئات الطبقة 3 ومهايئات منفذ ATM والوحدات النمطية للواجهة في هيكل Catalyst 8510 أو 8540 MSR مزود ب ARM. أحلت فرق رئيسي بين cisco مادة حفازة 8540 csr و cisco مادة حفازة 8540 msr أن يعرف كثير حول الفروق بين مادة حفازة 8500 msr ومادة حفازة 8500 csr.

أنت يستطيع ركبت up two ARMs في الفتحات رقمت من 0 إلى 3 ومن 9 إلى 12 في المادة حفازة 8510 أو 8540 MSR هيكل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم تقديم محاكاة LAN باستخدام ARM على المادة حفازة 8510 MSR في برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(10)W5(18b) وعلى المادة حفازة 8540 MSR في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(4a)W5(11a).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الميزات المدعومة

تعتمد تقنية الإدارة اللاسلكية القابلة للتكيف (ARM) على إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF) وتدعم الميزات التالية:

- بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) وبروتوكول RIP2 وبروتوكول توجيه العبارة الداخلية (IGRP) وبروتوكول IGRP المحسن.

- رسائل بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) التي يتعذر الوصول إليها وإعادة التوجيه.

- موازنة التحميل حتى مسارين متساويين.

- الربط والتوجيه المدمج (IRB).

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي. توجد بطاقة ARM في الفتحة 9.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- المحول Catalyst 5500 (المحول)

- مادة حفازة 5500 (LANE Card)

- Cisco 7000

- Cisco 7206

- Catalyst 8540 MSR

ملاحظة: تعرض هذه التكوينات الأوامر ذات الصلة ب LANE فقط.

المحول Catalyst 5500 (المحول)

set vlan 3 4/5

set vlan 2 4/4

مادة حفازة 5500 (LANE Card)

hostname ATM

!

!

!

lane database ARM

name elan2 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.02

name elan3 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.03

!

interface Ethernet0

!

interface ATM0

atm preferred phy B

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

lane config auto-config-atm-address

lane config database ARM

!

interface ATM0.2 multipoint

lane server-bus ethernet elan2

lane client ethernet 2 elan2

!

interface ATM0.3 multipoint

lane server-bus ethernet elan3

lane client ethernet 3 elan3

Cisco 7000

hostname 7000a

!

interface Loopback0

ip address 140.40.40.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

ip address 45.45.45.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 45.0.0.0

network 140.40.0.0

Cisco 7206

hostname 7206B

!

interface Loopback0

ip address 150.50.50.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet6/0

ip address 40.40.40.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 150.50.0.0

Catalyst 8540 MSR

hostname C8540-MSR

!

interface Loopback0

ip address 160.60.60.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0.2 multipoint

ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan2

!

interface ATM9/0/0.3 multipoint

ip address 45.45.45.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan3

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 45.0.0.0

network 160.60.0.0

no auto-summary

إظهار الأوامر

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

قم بإصدار هذه الأوامر لاختبار ما إذا كانت شبكتك تعمل بشكل صحيح:

- بينغ

- show ip route

- show ip cef

- show lane le-arp interface atm card/subcard/port[.subinterface-number]

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

العينة إنتاج التالي نتيجة إدخال هذا أمر على الأداة عرض في الشبكة رسم بياني. يوضح هذا الإخراج أن الشبكة تعمل بشكل صحيح. يذهب العملية أزيز من ال ATM9/0/0.3 قارن من المادة حفازة 8540 MSR إلى ال ethernet0/3 قارن من ال cisco 7000 مسحاج تخديد.

C8540-MSR# ping 45.45.45.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 45.45.45.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

أنت يستطيع أيضا اختبرت موصولية بين المادة حفازة 8540 MSR و ال cisco 7200 مسحاج تخديد ب يمسح ال إثرنيت 6/0 قارن من ال cisco 7206 من المادة حفازة 8540. يوضح إخراج النموذج هذا أن إختبار الاتصال ناجح.

C8540-MSR# ping 40.40.40.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.40.40.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

وهناك طريقة أخرى لاختبار الاتصال هي إصدار الأمر show ip route. يحتوي المحول Catalyst 8540 MSR على مسار إلى الشبكة خلف موجه Cisco 7200 من خلال العنوان 150.50.0.0—الذي تم تعلمه بواسطة IGRP—ويحتوي على مسار إلى الشبكة خلف موجه Cisco 7000 من خلال العنوان 140.40.0.0—الذي تم تعلمه عبر IGRP أيضا.

C8540-MSR# show ip route

D  140.40.0.0/16 [90/130816] via 45.45.45.2, 00:34:58, ATM9/0/0.3

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

160.60.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  160.60.60.0 is directly connected, Loopback0

C  40.40.40.0 is directly connected, ATM9/0/0.2

D  150.50.0.0/16 [90/130816] via 40.40.40.2, 00:29:50, ATM9/0/0.2

45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  45.45.45.0 is directly connected, ATM9/0/0.3

C8540-MSR# show ip cef

40.40.40.0/24       attached               ATM9/0/0.2

40.40.40.0/32       receive

40.40.40.1/32       receive

40.40.40.2/32       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

40.40.40.255/32     receive

45.45.45.0/24       attached               ATM9/0/0.3

45.45.45.0/32       receive

45.45.45.1/32       receive

45.45.45.2/32       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

45.45.45.255/32     receive

140.40.0.0/16       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

150.50.0.0/16       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

160.60.60.0/24      attached               Loopback0

160.60.60.0/32      receive

160.60.60.1/32      receive

160.60.60.255/32    receive

لعرض جدول LANE ARP للواجهات الفرعية على Catalyst 8540، قم بإصدار الأمر show lane le-arp.

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.2

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0030.7b1e.90a8  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.02  878  ATM9/0/0.2

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.3

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0000.0c0d.fdcb  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.03  876  ATM9/0/0.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- تكوين عينة محاكاة LAN

- توصيات تصميم LANE

- أستكشاف أخطاء بيئات تحويل محاكاة LAN وإصلاحها

- صفحات دعم LANE (محاكاة LAN)

- صفحات دعم ATM (وضع النقل غير المتزامن)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems