المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

الاصطلاحات

خلايا ICP (بروتوكول التحكم في IMA)

خلايا مالئ IMA

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتضمن التجميع المنعكس عبر ATM (IMA) التجميع المنعكس وإلغاء التجميع لخلايا ATM في نمط دوري بين الروابط المادية التي تم تجميعها لتكوين نطاق ترددي أعلى وارتباط منطقي. يبلغ معدل الارتباط المنطقي تقريبا مجموع معدل الارتباطات الفعلية في مجموعة IMA. يتم توزيع تدفقات الخلايا بشكل دوري عبر إرتباطات T1/E1 المتعددة وإعادة تجميعها في الوجهة لتكوين تدفق الخلايا الأصلي. يتم توفير التسلسل باستخدام خلايا بروتوكول التحكم في IMA (ICP).

في إتجاه الإرسال، يتم توزيع تدفق خلية ATM المتلقى من طبقة ATM على خلية حسب خلية عبر الروابط المتعددة داخل مجموعة IMA. وعند الطرف البعيد، تقوم وحدة إستقبال رسائل تنشيط الاتصال بإعادة تجميع الخلايا من كل رابط على أساس خلية تلو الأخرى وإعادة إنشاء تدفق خلايا ATM الأصلي. تعرض الصورة أدناه كيفية بث تدفقات الخلايا عبر واجهات متعددة وإعادة دمجها لتكوين تدفق الخلايا الأصلي. وتتجاهل واجهة الاستلام خلايا ICP، ثم يتم تمرير تدفق الخلايا المجمعة إلى طبقة ATM.

وبشكل دوري، ترسل IMA الإرسال خلايا خاصة تسمح بإعادة بناء تدفق خلية ATM في IMA المتلقي. توفر خلايا ICP هذه تعريف إطار IMA.

يتم إرسال تدفقات الخلايا عبر واجهات متعددة وإعادة دمجها لتكوين الدفق الأصلي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بالنسبة لموجهات سلسلة 7200 من Cisco، يتم دعم مهايئات المنفذ 8-Port T1/E1 IMA منذ برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(5)XE و 12.0(7)XE و 12.1(1)E و 12.1(5)T.

- بالنسبة لموجهات سلسلة 7500 من Cisco، تكون مهايئات المنفذ ذات الثمانية منافذ T1/E1 IMA مدعومة على الشخصيات المهمة التالية:

- VIP2-40 - منذ برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(5)XE و 12.0(7)XE و 12.1(1)E.

- VIP2-50 - منذ Cisco IOS الإصدار 12.0(5)XE و 12.0(7)XE و 12.1(1)E و 12.1(5)T.

- VIP4-80 - منذ برنامج Cisco IOS 12.2(1)T و 12.2(1) و 12.0(16)S و 12.1(7)E.

- بالنسبة لموجهات محولات Cisco LightStream 1010 و Catalyst 8510 ATM، يتم دعم الوحدات النمطية الثمانية المنافذ T1/E1 IMA modules نظرا لأن الإصدار 12.0(4a)W5(11a) من Cisco IOS وتتطلب معالج محول ATM باستخدام بطاقة ميزة قوائم الانتظار لكل تدفق (FC-PFQ).

- بالنسبة لموجهات محولات Cisco Catalyst 8540 ATM، يتم دعم الوحدات النمطية T1/E1 IMA ذات الثمانية منافذ منذ Cisco IOS، الإصدار 12.0(7)W5(15c).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

خلايا ICP (بروتوكول التحكم في IMA)

يتم إرسال خلايا ICP بين واجهات IMA. تستخدم هذه الخلايا لفصل وإعادة هيكلة تدفقات خلايا ATM. يقوم IMA الإرسال بمحاذاة إرسال إطارات IMA على جميع الارتباطات. وهذا يسمح للمتلقي بالتكيف مع أي تأخيرات قد تحدث عبر الارتباطات. في الصورة أعلاه (تم تبسيطها لهذا المثال)، يكون الإرسال من اليسار إلى اليمين. ومع ذلك، يتم إرسال هذه البيانات وخلايا ICP في كلا الاتجاهين. وبالتالي، يمكن لجهاز الاستقبال اكتشاف التأخير عن طريق قياس أوقات وصول إطارات IMA على كل منفذ مادي. بشكل افتراضي، يتكون كل إطار من 128 خلية. ونتيجة لذلك، تكون خلية IMA واحدة من كل 128 خلية. يتم عرض طول الإطار باستخدام أمر show ima interface.

ملاحظة: يتم تجاهل خلايا ICP بواسطة واجهة الاستلام. وبالتالي، لا تعرض معلومات العداد خلايا ICP. يرجى الرجوع إلى خلايا التحكم في ATM الموضحة للحصول على شرح أكثر تفصيلا لخلايا التحكم في ATM.

خلايا مالئ IMA

يرسل جهاز IMA دائما تدفقا مستمرا. في حالة عدم إرسال خلايا طبقة ATM، يتم إرسال خلية ملء IMA لتوفير تدفق ثابت في الطبقة المادية. تسمح خلايا التعبئة المدرجة بفصل المعدل في طبقة IMA الفرعية.

ملاحظة: يتم تجاهل خلايا اللحام من قبل جهاز الاستقبال. لذلك، لا تعرض معلومات العداد خلايا التعبئة. يرجى الرجوع إلى خلايا التحكم في ATM الموضحة للحصول على شرح أكثر تفصيلا حول خلايا التحكم في ATM.

التكوين

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- c7200-IMA

- LightStream 1010-2

- الموجه-B

اتبع الخطوات التالية لتكوين الموجه المسمى c7200-IMA:

1. قم بتجميع واجهات T1/E1 التي تحتاج إليها. لاحظ أنه يجب أن تكون الواجهة على مهايئ المنفذ نفسه.

2. قم بتحديد أية معلمات مستوى فعلي (إذا كان ذلك مطلوبا). ومن بين الأمثلة على ذلك حالة الشحذ.

3. قم بإنشاء واجهة IMA وتكوينها باستخدام الدوائر الظاهرية (VCs) تماما كما قمت بتكوين واجهة ATM قياسية غير IMA.

تحتوي واجهة IMA على الصياغة التالية: الواجهة atm x/imay حيث يمثل x رقم الفتحة ويمثل y رقم مجموعة IMA.

في التكوين أدناه، تم تكوين فقط PVCs.

c7200-IMA

hostname c7200-IMA

!

interface ATM1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ima-group 0

!

interface ATM1/ima0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM1/ima0.1 point-to-point

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 5/100

encapsulation aal5snap

ubr 600

!

interface ATM1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

ima-group 0

!

interface ATM1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

ima-group 0

!

interface ATM1/3

no ip address

no ip directed-broadcast

ima-group 0

LightStream 1010-2

hostname ls1010-2

!

interface ATM0/0/0

no ip directed-broadcast

lbo short 133

ima-group 0

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

clock source free-running

lbo short 133

ima-group 0

!

interface ATM0/0/2

no ip address

no ip directed-broadcast

lbo short 133

ima-group 0

!

interface ATM0/0/3

no ip address

no ip directed-broadcast

lbo short 133

ima-group 0

!

interface ATM0/0/ima0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100  interface  ATM0/1/0 1 40

الموجه-B

hostname Router-B

!

interface ATM5/1/0

no ip address

no ip route-cache distributed

atm pvc 1 0 16 ilmi

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

pvc 1/40

ubr 600

encapsulation aal5snap

هذه اعتبارات إضافية فيما يتعلق بهذا التكوين:

- يمكن أن تختلف معلمات تنظيم حركة البيانات بناء على بيئتك. يرجى الرجوع إلى فهم دعم الموجه لفئات خدمة ATM في الوقت الفعلي.

- قد يلزم أو لا يلزم قطع الاتصال على مستوى الواجهة وفقا لتكوينات الناقل. يرجى الرجوع إلى متى يجب تمكين التدافع على دوائر ATM الظاهرية للحصول على مزيد من المعلومات.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

أستخدم هذه الأوامر لاختبار ما إذا كانت شبكتك تعمل بشكل صحيح:

- show atm vc

- show interface atm 1/ima0

- show ima interface atm1/ima0

- تفاصيل show ima interface atm1/ima0

- show controller atm 1/0

- بينغ

الإخراج المعروض أدناه هو نتيجة إدخال هذه الأوامر على الأجهزة الموضحة في الرسم التخطيطي للشبكة أعلاه. يوضح هذا الإخراج أن الشبكة تعمل بشكل صحيح. أستخدم الأمر show atm vc لعرض شبكات PVC ومعلومات حركة مرور البيانات. وكما يمكن ملاحظته أدناه، فإن معدل تكرار الخلايا (PVC) 1/500 مرتفع ويستخدم uBR بمعدل ذروة للخلية (PCR) يبلغ 600 كيلوبت/ثانية.

c7200-IMA# show atm vc

Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name  VCD  VPI  VCI  Type   Encaps  SC  Kbps Kbps Cells Status

1/ima0.1    1     5    100   PVC  SNAP  UBR     600               UP

أستخدم الأمر show interface atm 1/ima 0 للبحث عن أخطاء الإدخال/الإخراج. يعني وجود عدد كبير من أخطاء الإدخال/الإخراج أن البند غير نظيف.

c7200-IMA# show interface atm 1/ima0

ATM1/ima0 is up, line protocol is up

Hardware is IMA PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 1523 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5

2048 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

3 carrier transitions

Last input 00:01:24, output 00:01:24, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: Per VC Queueing

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

464 packets input, 17320 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

474 packets output, 17176 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

قم بإصدار الأمر show ima interface للبحث عن حالات فشل IMA. يظهر الناتج أدناه أنه لا توجد أي أخطاء، وأن NearEnd و FarEnd يعملان.

c7200-IMA# show ima interface atm1/ima0

ATM1/ima0 is up

ImaGroupState:    NearEnd = operational, FarEnd = operational

ImaGroupFailureStatus     = noFailure

IMA Group Current Configuration:

ImaGroupMinNumTxLinks = 1       ImaGroupMinNumRxLinks = 1

ImaGroupDiffDelayMax  =    250  ImaGroupNeTxClkMode   = common(ctc)

ImaGroupFrameLength      = 128  ImaTestProcStatus     = disabled

ImaGroupTestLink         = 0    ImaGroupTestPattern   = 0xFF

IMA Link Information:

Link                    Link Status                 Test Status

------         ----------------------------      --------------

ATM1/0         up                                disabled

ATM1/1         up                                disabled

ATM1/2         up                                disabled

ATM1/3         up                                disabled

c7200-IMA# show ima interface atm1/ima0 detail

ATM1/ima0 is up

ImaGroupState:    NearEnd = operational, FarEnd = operational

ImaGroupFailureStatus     = noFailure

IMA Group Current Configuration:

ImaGroupMinNumTxLinks = 1       ImaGroupMinNumRxLinks = 1

ImaGroupDiffDelayMax  =    250  ImaGroupNeTxClkMode   = common(ctc)

ImaGroupFrameLength      = 128  ImaTestProcStatus     = disabled

ImaGroupTestLink         = 0    ImaGroupTestPattern   = 0xFF

IMA MIB Information:

ImaGroupSymmetry           = symmetricOperation

ImaGroupFeTxClkMode        = common(ctc)

ImaGroupRxFrameLength      = 128

ImaGroupTxTimingRefLink = 0        ImaGroupRxTimingRefLink = 1

ImaGroupTxImaId            = 0     ImaGroupRxImaId            = 0

ImaGroupNumTxCfgLinks      = 4     ImaGroupNumRxCfgLinks   = 4

ImaGroupNumTxActLinks      = 4     ImaGroupNumRxActLinks   = 4

ImaGroupLeastDelayLink     = 3     ImaGroupDiffDelayMaxObs = 0

IMA group counters:

ImaGroupNeNumFailures      = 3     ImaGroupFeNumFailures   = 3

ImaGroupUnAvailSecs        = 2     ImaGroupRunningSecs     = 427185

IMA Detailed Link Information:

ATM1/0 is up

ImaLinkRowStatus = active

ImaLinkIfIndex   =    1            ImaLinkGroupIndex    = 51

ImaLinkState:

NeTx = active

NeRx = active

FeTx = active

FeRx = active

ImaLinkFailureStatus:

NeRx = noFailure

FeRx = noFailure

ImaLinkTxLid              = 0      ImaLinkRxLid              = 0

ImaLinkRxTestPattern      = 65     ImaLinkTestProcStatus  = disabled

ImaLinkRelDelay           = 0

IMA Link counters :

ImaLinkImaViolations      = 1

ImaLinkNeSevErroredSec = 32        ImaLinkFeSevErroredSec = 8

ImaLinkNeUnavailSec       = 543    ImaLinkFeUnAvailSec    = 0

ImaLinkNeTxUnusableSec = 2         ImaLinkNeRxUnUsableSec = 572

ImaLinkFeTxUnusableSec = 78        ImaLinkFeRxUnusableSec = 78

ImaLinkNeTxNumFailures = 0         ImaLinkNeRxNumFailures = 9

ImaLinkFeTxNumFailures = 4         ImaLinkFeRxNumFailures = 4

ATM1/1 is up

ImaLinkRowStatus = active

ImaLinkIfIndex   =    2            ImaLinkGroupIndex    = 51

ImaLinkState:

NeTx = active

NeRx = active

FeTx = active

FeRx = active

ImaLinkFailureStatus:

NeRx = noFailure

FeRx = noFailure

ImaLinkTxLid              = 1      ImaLinkRxLid              = 1

ImaLinkRxTestPattern      = 65     ImaLinkTestProcStatus  = disabled

ImaLinkRelDelay           = 0

IMA Link counters :

ImaLinkImaViolations      = 1

ImaLinkNeSevErroredSec = 1         ImaLinkFeSevErroredSec = 0

ImaLinkNeUnavailSec       = 0      ImaLinkFeUnAvailSec    = 0

ImaLinkNeTxUnusableSec = 2         ImaLinkNeRxUnUsableSec = 2

ImaLinkFeTxUnusableSec = 0         ImaLinkFeRxUnusableSec = 0

ImaLinkNeTxNumFailures = 0         ImaLinkNeRxNumFailures = 0

ImaLinkFeTxNumFailures = 0         ImaLinkFeRxNumFailures = 0

ATM1/2 is up

ImaLinkRowStatus = active

ImaLinkIfIndex   =    3            ImaLinkGroupIndex    = 51

ImaLinkState:

NeTx = active

NeRx = active

FeTx = active

FeRx = active

ImaLinkFailureStatus:

NeRx = noFailure

FeRx = noFailure

ImaLinkTxLid              = 2      ImaLinkRxLid              = 2

ImaLinkRxTestPattern      = 65     ImaLinkTestProcStatus  = disabled

ImaLinkRelDelay           = 0

IMA Link counters :

ImaLinkImaViolations      = 1

ImaLinkNeSevErroredSec = 1         ImaLinkFeSevErroredSec = 0

ImaLinkNeUnavailSec       = 0      ImaLinkFeUnAvailSec    = 0

ImaLinkNeTxUnusableSec = 2         ImaLinkNeRxUnUsableSec = 2

ImaLinkFeTxUnusableSec = 0         ImaLinkFeRxUnusableSec = 0

ImaLinkNeTxNumFailures = 0         ImaLinkNeRxNumFailures = 0

ImaLinkFeTxNumFailures = 0         ImaLinkFeRxNumFailures = 0

ATM1/3 is up

ImaLinkRowStatus = active

ImaLinkIfIndex   =    4            ImaLinkGroupIndex    = 51

ImaLinkState:

NeTx = active

NeRx = active

FeTx = active

FeRx = active

ImaLinkFailureStatus:

NeRx = noFailure

FeRx = noFailure

ImaLinkTxLid              = 3      ImaLinkRxLid              = 3

ImaLinkRxTestPattern      = 65     ImaLinkTestProcStatus  = disabled

ImaLinkRelDelay           = 0

IMA Link counters :

ImaLinkImaViolations      = 1

ImaLinkNeSevErroredSec = 1         ImaLinkFeSevErroredSec = 0

ImaLinkNeUnavailSec       = 0      ImaLinkFeUnAvailSec   = 0

ImaLinkNeTxUnusableSec = 2         ImaLinkNeRxUnUsableSec = 2

ImaLinkFeTxUnusableSec = 0         ImaLinkFeRxUnusableSec = 0

ImaLinkNeTxNumFailures = 0         ImaLinkNeRxNumFailures = 0

ImaLinkFeTxNumFailures = 0         ImaLinkFeRxNumFailures = 0

ملاحظة: من الأفضل التحقق من وحدة التحكم للتحقق من أنها تعمل ومن عدم وجود أية تنبيهات.

c7200-IMA# show controller atm 1/0

Interface ATM1/0 is up

Hardware is IMA PA - DS1 (1Mbps)

Framer is PMC PM7344, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G114, ATMIZER II rev: 3

idb=0x621903D8, ds=0x62198DE0, vc=0x621BA340, pa=0x62185EC0

slot 1, unit 1, subunit 0, fci_type 0x00BA, ticks 414377

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=827022, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

Rx Free Ring status:

base=0x3CFF0040, size=1024, write=432

Rx Compl Ring status:

base=0x7B095700, size=2048, read=464

Tx Ring status:

base=0x3CFE8040, size=8192, write=476

Tx Compl Ring status:

base=0x4B099740, size=4096, read=238

BFD Cache status:

base=0x621B52C0, size=5120, read=5119

Rx Cache status:

base=0x621A0D00, size=16, write=0

Tx Shadow status:

base=0x621A1140, size=8192, read=463, write=476

Control data:

rx_max_spins=2, max_tx_count=17, tx_count=13

rx_threshold=267, rx_count=0, tx_threshold=3840

tx bfd write indx=0x10DF, rx_pool_info=0x621A0DA0

Control data base address:

rx_buf_base = 0x4B059E60           rx_p_base = 0x62199300

rx_pak    = 0x621A0A14                 cmd = 0x621990A0

device_base = 0x3C800000        ima_pa_stats = 0x4B09D860

sdram_base = 0x3CE00000       pa_cmd_buf =    0x3CFFFC00

vcd_base[0] = 0x3CE3C400         vcd_base[1] = 0x3CE1C000

chip_dump = 0x4B09E63C          dpram_base = 0x3CD80000

sar_buf_base[0] = 0x3CE54000  sar_buf_base[1] = 0x3CF2A000

bfd_base[0] = 0x3CFD4000         bfd_base[1] = 0x3CFC0000

acd_base[0] = 0x3CE8CE00         acd_base[1] = 0x3CE5C800

pci_atm_stats = 0x4B09D780

fdl is DISABLED

Scrambling is Disabled

Yellow alarm is Enabled in Rx and Enabled in Tx

linecode is B8ZS

T1 Framing Mode:  ESF ADM format

LBO (Cablelength) is long gain36 0db

Facility Alarms:

No Alarm

لاختبار الاتصال، يتم إختبار الاتصال من أحد طرفي الموجه 7200 إلى الطرف الآخر (الموجه B) وضمان نجاح إختبارات الاتصال. يشير الفشل في إختبارات الاتصال إلى أنه قد يتم تكوين منافذ IMA أو عنونة IP بشكل غير صحيح.

c7200-IMA# ping 100.100.100.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/8 ms

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- التجميع المنعكس ل ATM (IMA) الأسئلة المتكررة

- التجميع المنعكس لدعم ATM (IMA) التقني

- مهايئات المنفذ Multiport T1/E1 ATM Port Adapters مع التجميع المنعكس عبر ATM