المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

إجراءات إدارة FRF.8 PVC

مثال يستعمل مادة حفازة 8540 MSR بما أن ال iwf مفتاح

مثال يستعمل cisco 7200 مسحاج تخديد ك ال iwf

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

في إتفاقية تنفيذ FRF.8، يحدد منتدى النطاق الترددي العريض (المعروف سابقا باسم منتدى ترحيل الإطارات) الاتصال بين نقطة نهاية ترحيل الإطارات ونقطة نهاية ATM من خلال موجه أو محول يقوم بالاتصال بين بروتوكولات الطبقة 2 أو توصيلها. يصف هذا المستند إجراءات إدارة الدائرة الظاهرية الدائمة (PVC) عبر اتصال خدمة العمل البيني (IWF) ل FRF.8 ويقدم نموذجا للتكوين باستخدام موجه ومفتاح.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

إجراءات إدارة FRF.8 PVC

يصف القسم 5.2 من FRF.8 إجراءات إدارة ATM و PVC لترحيل الإطارات. وعلى جانب نظام مراقبة الحركة الجوية، تستخدم هذه الإجراءات خلايا عمليات F5 وإدارتها وصيانتها (OAM) ومتغيرات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لواجهة الإدارة المحلية المؤقتة (ILMI). يتم بعد ذلك تعيين معلومات حالة ATM إلى مؤشرات حالة ترحيل الإطارات المقابلة بواسطة جهاز العمل البيني.

يستخدم جانب ترحيل الإطارات بروتوكول واجهة الإدارة المحلية (LMI) لإرسال معلومات الحالة. لا تتضمن رأس ترحيل الإطارات 2 بايت القياسي أي حقول تشير إلى حالة الدائرة الظاهرية (VC) إلى نقطة النهاية. وبالتالي يقوم بروتوكول LMI بزيادة ترحيل الإطارات باستخدام آلية تقوم بإشعار نقطة النهاية عند إضافة دائرة افتراضية دائمة (PVC) أو حذفها أو تغييرها. كما يوفر آلية للاقتراع تتحقق من ان الرابط مازال يعمل. وهو يرسل إطارات LMI على معرف اتصال إرتباط بيانات (DLCI) مختلف عن DLCI المستخدم لحركة مرور البيانات.

يتكون حقل نوع الرسالة في إطار LMI من ثماني وحدات بت ويتكون من استعلام الحالة ورسائل الحالة. كل بضع ثوان، ترسل نقطة نهاية ترحيل الإطارات (المستخدم) رسالة استعلام حالة إلى الشبكة، وتتحقق هذه الرسالة من سلامة الارتباط. تستجيب الشبكة برسالة حالة تحتوي على المعلومات المطلوبة. بعد تحديد عدد من استعلامات الحالة، تطلب نقطة نهاية ترحيل الإطارات ما يسمى إستجابة الحالة الكاملة. تستجيب الشبكة برسالة حالة تحتوي على عنصر معلومات (IE) لكل PVC تم تكوينه على ذلك الرابط.

IE لحالة PVC هي خمس وحدات بايت. بالإضافة إلى معرف فئة المورد (DLCI) الخاص بمعرف فئة المورد (PVC) الذي تم الإبلاغ عنه، يحتوي IE على وحدتي بت حالة مهمتين:

- بت جديد - يتم تعيينه بواسطة الشبكة عند إضافة PVC على محول ما. تستمر الشبكة في تعيين وحدة بت الجديدة على واحدة في رسالة الحالة الكاملة حتى تتلقى رسالة استعلام حالة من نقطة نهاية ترحيل الإطارات (المستخدم) التي تحتوي على رقم تسلسل إستقبال يساوي رقم تسلسل الإرسال الحالي للشبكة.

- البت النشط - تعيين عند رضا الشبكة عن وجود مسار كامل إلى وجهة وأن PVC تم إنشاؤه بالكامل من نهاية إلى نهاية.

يوجد تحذير واحد باستخدام آلية حالة ترحيل الإطارات وهو أنها ليست عملية في الوقت الفعلي ويجب أن تنتظر رسائل الحالة المجدولة التي سيتم إرسالها. في بعض الحالات، قد تنشأ مشاكل في التوقيتات إذا، بعد أن يصبح PVC متاحا في الشبكة، تلقت نقطتا نهاية ترحيل الإطارات رسالة حالة كاملة مع تعيين البت النشط على واحد في أوقات مختلفة. ستقوم نقطة نهاية بإرسال إطارات البيانات عبر PVC قبل أن تتلقى نقطة النهاية الأخرى (الوجهة) رسالة حالة نشطة.

يتجاوز بروتوكول LMI هذا الضعف باستخدام نوع تقرير الحالة غير المتزامن IE. تتكون الرسالة غير المتزامنة من رسائل استعلام الحالة والحالة التي يتم إرسالها مباشرة بعد تغيير حالة PVC ودون انتظار انتهاء صلاحية وحدات توقيت الرسالة. الإجراءات الخاصة برسالة الحالة غير المتزامنة غير مدعومة على موجهات Cisco التي تقوم بالعمل البيني.

استنادا إلى وحدات بت الحالة، يتم تعيين قيمة PVC لواحدة من قيم الحالة الأربع على جانب ترحيل الإطارات. يستخدم المحول أو موجه Cisco الذي يقوم بتنفيذ IWF مجموعة من المعايير لتحديد الحالة التي سيتم تعيينها إلى VC.

الحالة

المؤشرات ومعايير المطابقة

أضفتن

تقوم شبكة ترحيل الإطارات بتعيين البت الجديد في تقرير حالة كامل إلى IWF.

محذوف

يبلغ IWF عن هذه الحالة إلى شبكة ترحيل الإطارات في تقرير حالة كامل.

غير فعال

يستخدم IWF المعايير التالية لتحديد الحالة غير النشطة:

- تشير إشارة إشارة التنبيه (AIS) أو خلية OAM F5 لمؤشر الخلل عن بعد (RDI) بشكل صريح إلى أن ATM PVC موجود في مكان ما على المسار من نهاية إلى نهاية.

- تقوم ILMI MIB بالإعلام عن LocalDown أو End2EndDown في AtmfVccOperStatus المتغير.

يرسل IWF تقرير حالة كامل مع تعيين البت النشط إلى صفر.

نشط

يستخدم IWF المعايير التالية لتحديد الحالة النشطة:

- لا توجد خلية AIS OAM ولا خلية RDI OAM من شبكة ATM لفترة زمنية محددة في مواصفات OAM، ITU-I.610

- لا تقوم ILMI MIB بالإبلاغ عن LocalDown أو End2EndDown في AtmfVccOperStatus المتغير.

يضع IWF VC في الحالة النشطة على جانب ترحيل الإطارات عندما يتم استيفاء كلا المعيارين (إذا تم إستخدام كليهما) وحيث لا توجد تنبيهات فعلية تم اكتشافها بواسطة IWF على جانب ATM. يرسل IWF تقرير حالة كامل مع تعيين البت النشط إلى واحد إلى شبكة ترحيل الإطارات.

مثال يستعمل مادة حفازة 8540 MSR بما أن ال iwf مفتاح

يوضح المثال التالي محول Catalyst 8540 MSR كمحول IWF.

الرسم التخطيطي للشبكة

يظهر المخطط كما يلي:

ملاحظة: موجه ATM هو موجه 7500 يستخدم PA-A3-OC3MM في VIP2-50 ويدير 12.1(13)E. الموجه FR هو موجه 7200 يشغل 12.1(17). ال ATM/FR-IWF-switch هو مادة حفازة 8540msr يركض 12.1(12c)ey.

التكوينات

الموجه FR

controller E1 4/0

channel-group 0 timeslots 1-31

!

interface Serial4/0:0

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

محول ATM-FR/IWF

controller E1 10/0/0

channel-group 1  timeslots 1-31

!

interface Serial10/0/0:1

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 123 service translation  interface  ATM9/1/2 0 123

atm oam interface  ATM9/1/2 0 123

موجه ATM

interface ATM2/1/0.1 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

pvc 0/123

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

إظهار الأوامر

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 2, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequen

cy: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 5, OutPkts: 8, InBytes: 540, OutBytes: 624

InPRoc: 5, OutPRoc: 5

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 3

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 124713

F5 InEndloop: 74872, F5 InSegloop: 49841, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 124756

F5 OutEndloop: 74915, F5 OutSegloop: 49841, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 8             output pkts 5            in bytes 1633

out bytes 520            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:44, last time pvc status changed 00:02:44

ATM-FR/IWF-switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial10/0/0:1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial10/0/0:1

input pkts 5             output pkts 6            in bytes 520

out bytes 550            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 4151       out bcast bytes 1494481      Num Pkts Switched 0

pvc create time 2d21h, last time pvc status changed 2d21h

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 2d21h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 16, Tx cells: 15

Tx Clp0:15,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:16,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:9, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

السيناريو الأول

باستخدام التكوين الموضح أعلاه، لنرى كيفية إستجابة كلا الموجهين للفشل داخل الشبكة. في هذا السيناريو الأول، سنقوم بإيقاف تشغيل واجهة ATM-Router ATM ونرى ما هو تأثير هذا الفشل على FR-Router PVC.

1. قم بإيقاف تشغيل الواجهة الفرعية ATM على موجه ATM:

ATM-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ATM-router(config)#interface atm 2/1/0.1

ATM-router(config-subif)#shut

2. تحقق من حالة PVC على المحول ATM-FR/IWF-Switch:

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:00:44

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up Segment-loopback-failed End-to-end-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 1, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:1,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

3. تحقق من حالة PVC على الموجه fr:

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            1            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 18            output pkts 5            in bytes 4320

out bytes 520            dropped pkts 5           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:15:21, last time pvc status changed 00:03:50

كما ترى في المخرجات أعلاه، يظهر فشل في ATM من جانب FR. وفي الواقع، فإن FR PVC يدخل في حالة غير نشطة.

سيناريوين

الآن، دعونا نرى ما يحدث على جانب ATM عندما يحدث فشل داخل سحابة FR. لمحاكاة هذا النوع من الفشل، دعنا نعطل الواجهة التسلسلية على الموجه FR ونرى كيفية تفاعل موجه ATM.

1. قم بإيقاف تشغيل الواجهة التسلسلية على الموجه FR وانظر كيفية تفاعل موجه ATM:

FR-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FR-router(config)#int serial 4/0:0

FR-router(config-if)#shut

2. تم تمكين debug atm oam على موجه ATM. يمكننا أن نرى، عند الكشف عن الفشل، أن محول ATM-FR/IWF يرسل إشارة AIS إلى موجه ATM:

3d12h: atm_oam_ais(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

3d12h: atm_oam_setstate - VCD#3, VC 0/123: newstate = AIS/RDI

3d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/1/0.1, changed state    to down

3d12h: atm_oam_ais_inline(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

إذا فحصنا حالة PVC على موجه ATM، يمكننا أن نرى أن PVC معطل:

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 3, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: AIS/RDI

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 4, InBytes: 0, OutBytes: 112

InPRoc: 0, OutPRoc: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 4

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 304

F5 InEndloop: 114, F5 InSegloop: 69, F5 InAIS: 121, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 310

F5 OutEndloop: 120, F5 OutSegloop: 69, F5 OutRDI: 121

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

3. تحقق من الحالة على محول ATM-FR/IWF:

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 00:03:04

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Down

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 3, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:3,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

لذلك، يمكننا أن نرى، بفضل OAM، أن موجه ATM سوف يستجيب للفشل داخل سحابة FR بإسقاط ATM PVC المتوافق.

المحاذير المعروفة

- CSCdu78168 (تكرار CSCdt04356): لا تعمل إدارة OAM على MSR مع FR إلى ATM IWF

مثال يستعمل cisco 7200 مسحاج تخديد ك ال iwf

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

3620

interface Serial1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50

frame-relay lmi-type ansi

7206

frame-relay switching

!

interface Serial4/3

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50 switched

frame-relay lmi-type ansi

frame-relay intf-type dce

clockrate 115200

!

interface ATM5/0

no ip address

atm clock INTERNAL

no atm ilmi-keepalive

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75

oam-pvc manage

encapsulation aal5mux fr-atm-srv

!

connect SIVA Serial4/3 50 ATM5/0 5/50 service-interworking

7500

interface atm 4/0/0.50 multi

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75 30

protocol ip 10.10.10.1

السيناريو الأول

يفترض السيناريو التالي أننا قمنا بتكوين نقطة نهاية ATM وواجهة ATM على IWF باستخدام الأمر oam-pvc manage. سنقوم بإزالة بيان تكوين PVC من نقطة نهاية ATM. عند انخفاض ATM PVC، يتغير PVC الخاص بترحيل الإطارات إلى الحالة غير النشطة.

1. تمكين تصحيح أخطاء ATM ومسح العدادات

1d09h: ATM OAM(ATM4/0/0.50): Timer: VCD#5 VC 5/50 Status:2 CTag:8586 Tries:0

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:0 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:1 CTag:4850

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:4850

2. احذف عنصر PVC من نقطة نهاية ATM باستخدام النموذج "no" من الأمر PVC من النمط الجديد.

7500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

7500(config)#interface atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

3. قم بتنفيذ الأمر show atm vc وتأكد من أن حالة معرف فئة المورد (VC) معطلة في وضع IWF 7200.

7200#show atm vc

VCD /                                Peak Avg/Min Burst

Interface  Name  VPI   VCI   Type  Encaps   SC  Kbps Kbps    Cells   Sts

5/0.200    test   2    20    PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0.100     2     3    300   PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0         1     5    50    PVC   FRATMSRV VBR 100     75     95    DOWN

4. قم بتنفيذ الأمر show atm pvc {vpi/vci} وقم بتأكيد حالة OAM VC: لم يتم التحقق منها.

7200#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 19

F5 InEndloop: 19, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 82

F5 OutEndloop: 82, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

5. قم بتمكين حزمة تصحيح أخطاء ترحيل الإطارات على نقطة نهاية ترحيل الإطارات. لاحظ تسلسل رسائل "الحالة واستفسار الحالة" (StEnq) المتبادلة بين المستخدم ونهايات الشبكة لاتصال ترحيل الإطارات. تأكد من أن حالة تغييرات VC من 0x2 (نشط) إلى 0x0 (غير نشط).

*Apr 7 01:53:18.407: Serial1/0(in): Status, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:18.407: KA IE 3, length 2, yourseq 67, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- A value of 0x2 indicates active status.

*Apr 7 01:53:28.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 70, yourseen 67, DTE up

*Apr 7 01:53:28.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:28.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:28.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 46 43

*Apr 7 01:53:28.403:

*Apr 7 01:53:28.407: Serial1/0(in): Status, myseq 70

*Apr 7 01:53:28.407: RT IE 1, length 1, type 1

*Apr 7 01:53:28.407: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 70

*Apr 7 01:53:38.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 71, yourseen 68, DTE up

*Apr 7 01:53:38.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:38.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:38.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 47 44

*Apr 7 01:53:38.403:

*Apr 7 01:53:38.407: Serial1/0(in): Status, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:38.407: KA IE 3, length 2, yourseq 69, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x0

! -- A value of 0x0 indicates inactive status.

يتم شرح القيم المحتملة لحقل الحالة أدناه:

- 0x0 - مضاف وغير نشط. تتم برمجة DLCI في المحول، ولكنه غير قابل للاستخدام. أحد الأسباب المحتملة هو أن الطرف الآخر من ال PVC انخفض.

- 0x2 - مضافة ونشطة. تتم برمجة DLCI في المحول، وتعمل PVC.

- 0x3 - يجمع بين الحالة النشطة (0x2) والمستلم غير جاهز (RNR) (أو r-bit) الذي تم تعيينه (0x1). تعني القيمة 0x03 أن المحول أو قائمة انتظار معينة على المحول ل PVC هذا يتم نسخها إحتياطيا، لذلك تتوقف واجهة ترحيل الإطارات عن الإرسال لتجنب الإطارات المفقودة.

- 0x4 - محذوف. لا تتم برمجة DLCI في المحول، ولكن تمت برمجته سابقا. بالتناوب، يمكن أن تكون الحالة المحذوفة بسبب عكس بطاقات DLCIs على الموجه أو بسبب حذف PVC بواسطة Telco في سحابة ترحيل الإطارات. يؤدي تكوين DLCI على نقطة نهاية ترحيل الإطارات بدون قيمة مطابقة على المحول إلى قيمة حالة 0x4 ل VC.

6. إذا تعذر عليك تشغيل حزمة ترحيل الإطارات ل debug على موجه إنتاج، فما عليك سوى تنفيذ show frame pvc وتأكيد أن نقاط نهاية ترحيل الإطارات تسرد نقطة نهاية واحدة محلية غير نشطة على الأقل PVC.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive     Deleted     Static

Local         0           1            0           0

Switched      0           0            0           0

Unused        0           0            0           0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0 out      BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:05:04

سيناريوين

يفترض السيناريو التالي أننا ببساطة نقوم بإزالة الأمر OAM-PVC Managed من IWF 7200. يبقى ATM VC في حالة UP وبالتالي يظل نشطا على جانب ترحيل الإطارات.

1. قم بإزالة الأمر oam-pvc manage على واجهة ATM الخاصة ب IWF 7200.

7200(config)#int atm 5/0

7200(config-if)#pvc 5/50

7200(config-if-atm-vc)#no oam-pvc manage

7200(config-if-atm-vc)#end

7200#show atm vc

*May 31 01:20:01.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM5/0,    changed state to up

VCD /                                    Peak   Avg/Min Burst

Interface Name   VPI   VCI   Type   Encaps   SC    Kbps   Kbps    Cells   Sts

5/0.100     2     3     300  PVC    SNAP      UBR  149760                  UP

5/0         1     5     50   PVC    FRATMSRV  VBR  100     75       95     UP

2. أستخدم النموذج "no" من الأمر PVC لحذف PVC على نقطة نهاية ATM.

7500(config)#int atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

7500(config-subif)#end

3. يؤكد الأمر show atm pvc vpi/vci أن الحالة تظل قيد التشغيل على جانب ATM.

7200-2.4#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 15, OutPkts: 19, InBytes: 1680, OutBytes: 1332

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 15, OutFast: 19, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 157

F5 InEndloop: 157, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 214

F5 OutEndloop: 214, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

4. كما تظل حالة PVC على جانب ترحيل الإطارات نشطة.

*Apr 7 02:25:08.407: Serial1/0(in): Status, myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 02:25:08.407: KA IE 3, length 2, yourseq 3 , myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- The Frame Relay PVC retains an active status (0x2).

*Apr 7 02:25:18.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 6, yourseen 3, DTE up

*Apr 7 02:25:18.403: datagramstart = 0x3D53094, datagramsize = 14

*Apr 7 02:25:18.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 02:25:18.403: 00 75 95 01 01 00 03 02 06 03

5. يؤكد الأمر show frame pvc الحالة النشطة ل PVC على نقطة نهاية ترحيل الإطارات.

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active Inactive Deleted Static

Local      1      0       0        0

Switched   0      0       0        0

Unused     0      0       0        0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0        output pkts 0         in bytes 0

out bytes 0         dropped pkts 0        in FECN pkts 0

in BECN pkts 0      out FECN pkts 0 out   BECN pkts 0

in DE pkts 0        out DE pkts 0

out bcast pkts 0    out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:02:45

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- ATM إلى دعم تقنية العمل البيني لترحيل الإطارات

- منتدى النطاق الترددي العريض

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems