المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

الموجه 1

محول ATM

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يسمح ترحيل الإطارات (FR) إلى وظيفة العمل البيني لخدمة ATM بالاتصال بين مستخدم FR الطرفي ومستخدم ATM الطرفي. وهو يستند إلى إتفاقية تنفيذ منتدى ترحيل الإطارات (FRF.8) ، والتي تحدد إمكانية اتصال محطة FR الطرفية بمحطة ATM الطرفية شريطة وجود موجه يقوم بالمواصفات الواردة في FRF.8 في البرنامج بين المحطتين النهائيتين.

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين العمل البيني لخدمة FR إلى ATM باستخدام FRF.8 (وضع الترجمة) على LightStream 1010. يعمل هذا تشكيل أيضا على المادة حفازة 8510 MSR أو 8540 MSR.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 12.0(3c)W5(9) من Cisco IOS®.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

معلمات تنظيم حركة مرور FR المستخدمة في هذا التكوين النموذجي في الموجه 1 هي:

- معدل المعلومات الملتزم بها (CIR) = 64 كيلوبت لكل ثانية

- الاندفاع الملتزم به (BC) = 8000

- الاندفاع الزائد (Be) = 8000

ملاحظة: للحصول على شرح تفصيلي حول كيفية أستكشاف أخطاء إتصالات تنظيم حركة بيانات ترحيل الإطارات وإصلاحها، ارجع إلى أوامر show لتنظيم حركة بيانات ترحيل الإطارات.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه 1

- محول ATM

- الموجه 2

ملاحظة: تحتوي هذه التكوينات على معلومات ذات صلة فقط بالعمل البيني لترحيل الإطارات إلى خدمة ATM.

الموجه 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

محول ATM

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

الموجه 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

يمكن الحصول على معلمات تنظيم حركة المرور على الموجه 2 من جدول حركة مرور اتصال ترحيل الإطارات على محول ATM (راجع القسم).

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show frame-relay lmi

- إظهار خريطة ترحيل الإطارات

- show frame-relay pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0

- show frame-relay connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

الإخراج المبين أدناه هو نتيجة إدخال الأوامر الواردة أعلاه على الأجهزة الموضحة في الرسم التخطيطي للشبكة. يوضح هذا الإخراج أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

الموجه 1

ملاحظة: عند توصيل موجه Cisco باتصال خارجي، من المفضل إستخدام واجهة الإدارة المحلية (LMI) لفرق عمل هندسة الإنترنت (IETF). لاحظ أن LMI هو Cisco و Frame Relay هو DTE حيث أنه يستلم ساعة من المفتاح.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

للتحقق من أن معرف فئة المورد (DLCI) قيد التشغيل وتم تعيينه على عنوان IP المراسل، أستخدم الأمر show frame-relay map.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

للتحقق من حالة ترحيل الإطارات PVC، أستخدم الأمر show frame-relay pvc. في المخرجات أدناه يمكننا أن نرى أنها نشطة.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

محول ATM

ملاحظة: يشير مصطلح ATM-PX/Y/Z إلى واجهة زائفة.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

لعرض إتصالات ترحيل الإطارات إلى ATM في المحول، أستخدم الأمر show frame-relay connection-traffic-table-row، كما هو موضح أدناه:

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) عند إنشاء صف اتصال ترحيل الإطارات-حركة مرور البيانات، تقوم بإرفاق فهرس صف جدول ATM حيث يتم حساب معلمات تنظيم حركة مرور ATM تلقائيا باستخدام مواصفات واجهة النطاق الترددي العريض بين شركات النقل (B-ICI)، V2.0 (راجع الصيغ).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- ATM إلى دعم تقنية العمل البيني لترحيل الإطارات

- دعم تقنية ATM