المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فهم التشويش

كيف يمكنني تمكين التدافع؟

فهم أمر تشفير الحمولة الخلوية

فهم أوامر ATM DS3-scramble و ATM E3-scramble

فهم أمر تشويش-حمولة

مشكلة معروفة: ATM يتم تعطيل حمولة الخلية عند إعادة التحميل

التبديل على موجهات محول ATM

ATM يحدث تشويش على الحزمة عبر إرتباطات SONET

هل يؤدي التبديل بين إرتباطات ATM إلى جعلها آمنة؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

ATM هو بروتوكول من الطبقة 2 ومكدس بروتوكول على حد سواء، مماثل للطريقة التي يكون بها IP بروتوكول من الطبقة 3 ومكدس بروتوكول. يوضح جدول نموذج مرجع ATM مكدس البروتوكول ل ATM.

نموذج مرجع ATM

الطبقات العليا

طبقة ملاءمة ATM

الطبقة الفرعية للتقارب (CS) للتجزئة وإعادة التجميع (SAR)

طبقة ATM

إنشاء رأس خلية التحكم في التدفق العام (GFC) والتحقق من معرف المسار الظاهري للخلية (VPI) ومعرف القناة الظاهرية (VCI) تجميع وفكك خلية الترجمة

الطبقات الفيزيائية

الطبقة الفرعية لتقارب الإرسال (TC)

التحكم في خطأ الرأس (HEC) إنشاء خلية والتحقق من تعيين الخلايا، ملاءمة الإرسال لفصل معدل الخلايا

الطبقة الفرعية التابعة للوسط المادي (PMD)

ترميز خط توقيت البت (إسترداد الوقت) للوسط المادي

تتكون الطبقة الفيزيائية من طبقتين فرعيتين. أما النصف العلوي من الطبقة المادية فهو الطبقة الفرعية TC، التي تقوم بتنفيذ وظائف مثل تشويش الخلايا وفكها، وتحديد الخلايا، وإنشاء "اللجنة العليا للانتخابات" والتحقق منها.

والغرض من هذا المستند هو مراجعة فوائد التشويش والأوامر المختلفة المستخدمة لتمكين التشويش على واجهات ATM، حسب وحدة واجهة الطبقة المادية (PLIM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

فهم التشويش

تم تصميم التشويش لعشوائية نموذج 1s و 0s المحمول في خلايا ATM أو في إطار الطبقة المادية. يمكن أن يمنع عشوائية البت الرقمية أنماط بت مستمرة وغير متغيرة، بمعنى آخر، سلاسل طويلة من كل 1s أو كل 0s. تعتمد العديد من بروتوكولات الطبقات المادية على عمليات الانتقال بين الأصفار الأحادية والعشرية للحفاظ على عملية وضع حد للسرعة.

أحد أعراض المشاكل التي يمكن أن تكون مرشحة جيدة للتشويش هو جنيحات الارتباط، والتي تحدث عندما تتخطى ملفات معينة رابط ATM. قد تنتج هذه الملفات سلسلة طويلة من كل 1s أو كل 0s.

إذا أخترت تمكين تشويش حمولة الخلية، فتأكد من تكوين كلا طرفي قناة ظاهرية (VC) باستخدام إعداد التشويش نفسه. لاحظ أن معظم واجهات ATM لا تتضمن عبارة تشويش افتراضية في التكوين. على سبيل المثال، مع مهايئ المنفذ PA-A3-T3، سيظهر فقط إعداد غير افتراضي لتعطيل حمولة الخلية الذي تم تمكينه في التكوين. في المقابل، تظهر دائما عبارة تشويش في تكوين وحدة شبكة NM-4T1-IMA.

كيف يمكنني تمكين التدافع؟

يدعم برنامج Cisco IOS® ثلاثة أوامر لتمكين التجزئة على واجهات جهات ATM للموجه:

- ATM الذي يقوم بربط حمولة الخلية — جميع أجهزة واجهة ATM الأخرى (باستثناء PA-A1).

- واجهات ATM DS3-Scramble—Digital Signal Level 3 (DS-3) ATM فقط.

ملاحظة: تستخدم واجهات DS-3 الآن الأمر ATM الذي يقوم بتشفير الخلايا وحمولتها للوظائف المكافئة.

- الربط-التشويش—2600 و 3600 التجميع العكسي عبر وحدات شبكة ATM (IMA) فقط.

وتناقش الأقسام التالية كل من هذه الأوامر بمزيد من التفاصيل.

فهم أمر تشفير الحمولة الخلوية

تدعم معظم واجهات ATM على موجهات Cisco الأمر atm الذي يقوم بالتجزئة cell-payload. أستخدم الأمر show atm interface atm لتأكيد إعدادات التشويش.

router(config-if)# atm scrambling ?

cell-payload  SONET in cell payload scrambling mode

sts-stream    SONET in sts-stream scrambling mode

7200-1# show atm interface atm 3/0

Interface ATM3/0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 4096, Current VCCs: 1

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4528

PLIM Type: SONET - 155000Kbps, TX clocking: LINE

Cell-payload scrambling: ON

sts-stream scrambling: ON

0 input, 0 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Avail bw = 155000

Config. is ACTIVE

يوضح هذا الإخراج أن واجهات الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) تدعم مستويين من التشويش. والمستوى الأول، وهو وضع تشويش الدفق، هو المستوى GR-253 في قطاع توحيد مقاييس الاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU-T). فهو يستخدم خوارزمية 1+x6+x7 ويخرط كل الأجزاء ما عدا الصف الأول من الجزء العلوي من إطار SONET. تأمل في هذا التعريف الخاص باستخدام تشويش تدفق STS في القسم 5.1.3 من GR-253:

"تستخدم إشارات واجهة SONET الضوئية ترميز الخط الثنائي، وبالتالي يجب تشفيرها لضمان عدد كاف من عمليات الانتقال (من صفر إلى 1s ومن 1s إلى 0s) لأغراض مثل إسترداد ساعة معدل الخط في جهاز الاستقبال. تستخدم إشارات الواجهة الكهربائية SONET رموز خطوط تضمن عمليات انتقال مناسبة، ومع ذلك يتم تشفيرها أيضا لضمان التناسق بين الواجهات الكهربائية والبصرية. تتم إعادة تعيين جهاز تشويش إلى '11111111' على أكبر وحدة بايت بعد وحدة البايت Z0 بايت في NTH STS-1 (بمعنى آخر وحدة البايت بعد وحدة البايت Z0 الأخيرة). ويجب تشغيل جهاز تشويش باستمرار من تلك النقطة فصاعدا طوال باقي إطار STS-N. لاحظ أن وحدات بايت الإطارات (A1 و A2) وبايت تتبع القسم (J0) ونمو القسم (Z0) غير مشتتة.

المستوى الثاني من تشويش حمولة الخلية، إختياري وتم تعريفه في ITU-T I.432 ، القسم 4.5.3. إنه يستخدم حدود متعددة 1 + x^43. فتشويش حمولة الخلية يحدث عشوائيا وحدات بت في جزء الحمولة فقط من خلية ATM ويترك الرأس ذو ال‍ 5 بايت دون تشويش. تم تصميم تشويش حمولة الخلية لضمان تحديد خلية ATM بنجاح، وهي عملية التعرف على بداية كل خلية جديدة.

باختصار، من المهم فهم أنه يجب تمكين تشويش SONET-level أو STS-stream على كل جهاز SONET. يمكن تمكين تشويش حمولة الخلية أو تعطيله باستخدام أمر تكوين.

لاحظ أن سطر أوامر برنامج Cisco IOS software يقدم خيارا لتعطيل تشويش STS-stream. على الرغم من قبول هذا الأمر، إلا أنه لا يقوم في الواقع بتعطيل هذا المستوى من التدافع. سيقوم CSCdu17082 بإزالة هذا الأمر في إصدار مستقبلي.

فهم أوامر ATM DS3-scramble و ATM E3-scramble

يمكن لبروتوكولات ترميز الخط على واجهات DS-3 و E3 الاستفادة من التجزئة. وعلى وجه التحديد، يساعد التدافع على ضمان إسترداد الساعة بدقة على واجهة ATM المتلقية.

في الأصل، أستخدم برنامج Cisco IOS software الأوامر ds3-scramble وATM ds3-scramble على واجهات DS-3 والأمر ATM e3-scramble على واجهات E3. في الإصدار 12.2 من برنامج Cisco IOS Software، تكون هذه الأوامر مخفية و-عند تكوينها- ستظهر على أنها تجزئة لحمولة الخلية في التكوين.

Router# show atm interface atm 2/0/0

ATM interface ATM2/0/0:

AAL enabled:  AAL5, Maximum VCs: 4096, Current VCCs: 12

Max. Datagram Size:4528, MIDs/VC: 1024

PLIM Type:DS3 - 45Mbps, Framing is C-bit ADM,

DS3 lbo: short, TX clocking: LINE

Scrambling: OFF

227585 input, 227585 output, 0 IN fast, 0 OUT fast

Config. is ACTIVE

فهم أمر تشويش-حمولة

تدعم الوحدة النمطية لشبكة IMA لسلسلة الموجهات 2600 و 3600 الأمر scrambling-payload. قدم برنامج IOS الإصدار 12.0(5)T و 12.0(5)XK من Cisco دعم الوحدة النمطية IMA وهذا الأمر.

بشكل افتراضي، يتم إيقاف تشغيل تشويش الحمولة لارتباطات T1 وتشغيل إرتباطات E1. يكون ترميز خط الاستبدال الثنائي الافتراضي 8-صفر (B8ZS) لارتباطات T1 كافيا عادة لتعيين الخلايا بشكل صحيح. يجب أن يتطابق إعداد التدافع مع الطرف البعيد.

أستخدم الأمر show atm interface atm أو show controller atm لعرض حالة التشويش على واجهات IMA.

router# show controller atm 0/2

Interface ATM0/2 is administratively down

Hardware is ATM T1

!--- Output suppressed.

SAR Scheduling channels:  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Part of IMA group 3

Link 2 IMA Info:

group index is 1

Tx link id is 2, Tx link state is unusableNoGivenReason

Rx link id is 99, Rx link state is unusableFault

Rx link failure status is fault,

0 tx failures, 3 rx failures

Link 2 Framer Info:

framing is ESF, line code is B8ZS, fdl is ANSI

cable-length is long, Rcv gain is 26db and Tx gain is 0db,

clock src is line, payload-scrambling is disabled, no loopback

مشكلة معروفة: ATM يتم تعطيل حمولة الخلية عند إعادة التحميل

تستخدم الوحدات النمطية لمعالج شبكة ATM لسلسلة موجهات 4x00 الأمر atm الذي يحدث تشويش الخلايا لتكوين تشويش الحمولة. يقوم CSCds42723 بحل الحالة التي يقوم فيها الموجه بإزالة أمر تشويش الحمولة وإدخال عبارة عدم تشويش في التكوين الجاري على إعادة التحميل.

ملاحظة: حالة التشويش الافتراضية على هذه الوحدات النمطية ليست تشويش.

التبديل على موجهات محول ATM

تدعم السلسلة LS1010 و Catalyst 8500 من محولات ATM كلا من أوضاع تشويش SONET. يتم تمكين كلا الوضعين بشكل افتراضي على واجهات SONET.

ls1010# show controllers atm 12/0/3

IF Name: ATM12/0/3    Chip Base Address: A8E0E000

Port type: OC3    Port rate: 155 Mbps    Port medium: SM Fiber

Port status:Good Signal  Loopback:None   Flags:8308

TX Led: Traffic Pattern  RX Led: Traffic Pattern

TX clock source: network-derived

Framing mode:  sts-3c

Cell payload scrambling on

Sts-stream scrambling on

يتم تعطيل تشويش حمولة الخلية بشكل افتراضي على واجهات DS-3 ويتم تمكينها بشكل افتراضي لواجهات E3.

أستخدم الأمر show controllers atm لتأكيد أي تغييرات في التكوين على هذه الإعدادات الافتراضية.

ATM يحدث تشويش على الحزمة عبر إرتباطات SONET

تدعم واجهات الحزمة عبر SONET (POS) تشويش حمولة ATM-style عبر جزء مغلف الحمولة المتزامن (SPE) من إطار SONET لضمان كثافة انتقال البت الكافية. ويتم إيقاف تشغيل هذا التشويش بشكل افتراضي ويتم تمكينه باستخدام الأمر pos scramble-atm.

Router(config)# interface pos 3/0

Router(config-if)# pos scramble-atm

ملاحظة: يؤدي الضغط إلى تغيير قيمة وحدة البايت C2 في الجزء العلوي للمسار. القيمتان هما 16 للتشويش يمكن وCF للتشويش معطل. لا يؤدي التبديل إلى تغيير بايت C2 عند إستخدامه مع ATM عبر إرتباطات SONET.

هل يؤدي التبديل بين إرتباطات ATM إلى جعلها آمنة؟

لا يوفر تشويش الخلايا الأمان. استخدمه لعشوائية نمط البيانات المرحلة عبر اتصال ظاهري. للحصول على إتصالات ATM الآمنة، ضع في الاعتبار تنفيذ الأمان في طبقة أعلى أو إستخدام تشفير.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم ATM (وضع النقل غير المتزامن)

- الأدوات والأدوات المساعدة - سيسكو سيستمز

- الدعم الفني - Cisco Systems