المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تنسيقات BPDU

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تنسيقات وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) من DEC و IEEE 802.1d.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تنسيقات BPDU

تحتوي وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة بوحدة بيانات بروتوكول الجسر (DEC) على التنسيق التالي:

DEC code:     E1

bpdu type:    19 hello, 02 topology change notice

version:      01

bit field:    1 byte

1 : topology change notice

2 : topology change notice ack

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : use short timers

root priority:   2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  2 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         1 byte

message age:     1 byte

hello time:      1 byte

max age:         1 byte

forward delay:   1 byte

تنسيق وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) وفقا لمعيار IEEE 802.1d هو كالتالي:

protocol id:   0000 IEEE 802.1d

version id:    00

bpdu type:     00 config bpdu, 80 tcn bpdu

bit field:     1 byte

1 : topology change flag

2 : unused    0

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : topology change ack

root priority    2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  4 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         2 bytes

message age:     2 bytes in 1/256 secs

max age:         2 bytes in 1/256 secs

hello time:      2 bytes in 1/256 secs

forward delay:   2 bytes in 1/256 secs

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems